Gyeon Q²M Glass+

ΥΠΕΡΟΧΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΤΖΟΥΝΙΕΣ

Το Gyeon Q²M Glass+ είναι ένα εξαιρετικό καθαριστικό τζαμιών με βάση το Q²M Glass. Σε αντίθεση με το βασικό προϊόν, το Q²M Glass+ δημιουργεί ένα αποτελεσματικό εφέ σφαιροποίησης νερού σαν ένα πραγματικό σφραγιστικό γυαλιού.

Χάρη στην πρόσθετη ποσότητα SiO2, το Q²M Glass+ μετατρέπει τη διαδικασία καθαρισμού γυαλιού σε διαδικασία σφράγισης γυαλιού ταυτόχρονα και χωρίς καμία επιπλέον προσπάθεια. Καθαρίστε την γυάλινη επιφάνεια σας και σφραγίστε την με ένα βήμα.

ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Το Q²M Glass+ εφαρμόζεται σαν ένα κανονικό καθαριστικό τζαμιών – σε γυαλί και σε όλα τα άλλα εσωτερικά υλικά όπως δέρμα, βινύλιο και αλκαντάρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το GYEON Q2M GLASS+ δεν θα επηρεάσει το υπάρχον υδρόφοβο απωθητικό βροχής. Ψεκάστε πάνω σε ένα
πανί μικροϊνών και καθαρίστε την επιφάνεια. Κάντε ένα γρήγορο σκούπισμα της επιφάνειας με ένα
στεγνό πανί. Μην εργάζεστε σε πλήρες φως του ήλιου. Μην ψεκάζετε απευθείας σε καυτό γυαλί.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 500 ML / 1000 ML
Κατανάλωση: 40 ml/αυτοκίνητο

The post Gyeon Q²M Glass+ appeared first on Crystal Clear.