Gyeon Q²M APC

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Το Q²M APC είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο καθαριστικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε τα ειδικά καθαριστικά δεν είναι αρκετά.

Όπως υποδηλώνει και το όνομα του, το Q²M APC (All Purpose Cleaner) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες εργασίες, όπως καθαρισμός ζαντών, απολίπανση χώρου κινητήρα, αφαίρεση λεκέδων εσωτερικού χώρου και πολλά άλλα. Η ισχύς καθαρισμού εξαρτάται από τη σωστή αραίωση για την απαιτούμενη εφαρμογή. Ξεκινά από 1: 5 για εξωτερικές εφαρμογές έως 1:15 για εσωτερικό καθαρισμό. Σε ακραίες περιπτώσεις, όπως βρώμικες ζάντες ή σημεία κινητήρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραίωση έως 1:1.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Κατά τη χρήση του Q²M APC, ξεκινήστε πάντα με την υψηλότερη αραίωση για την επιλεγμένη εργασία σας. Μειώστε σταδιακά την αραίωση (από 1:15 έως 1:1) για να αυξήσετε την ισχύ καθαρισμού.

Διαθέσιμες Συσκευασίες: 1000 ML / 4000 ML
Διάλυση: 1:5 μέχρι 1:15
Κατανάλωση: 150 ml/αυτοκίνητο

The post Gyeon Q²M APC appeared first on Crystal Clear.