Gyeon Q²M Baldwipe

ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗ

Η χωρίς άκρα GYEON Q2M BALDWIPE είναι μία απαλή αλλά πολύ αποτελεσματική πετσέτα. Ταιριάζει σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές: είναι εξίσου καλή αν πρόκειται για σκούπισμα επιστρώσεων εφαρμόζοντας Q2M CURE ή τον καθαρισμό του χρώματος με Q2M TAR, ή όταν χρησιμοποιείται με το Q2M PREP. Αφαιρεί τα υπολείμματα των αλοιφών γυαλίσματος χωρίς να αφήνει σημάδια εύκολα. Η Q2M BALDWIPE μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μια αποκλειστική πετσέτα μικροϊνών για τις εσωτερικές λεπτομέρειες.

Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30°C.

Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 40×40εκ.

The post Gyeon Q²M Baldwipe appeared first on Crystal Clear.