Gyeon Q²M Suede

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΑ

Η πετσέτα GYEON Q2M SUEDE είναι διαθέσιμη σε 3 μεγέθη, ξεκινώντας από το μέγεθος 10×10εκ. για απλικατέρ,
το 20×20εκ. και το μεγάλο 40×40 εκ. Παρέχουν εξαιρετική απόδοση όταν πρόκειται για την εφαρμογή
επιχρισμάτων και είναι επίσης κατάλληλες για χρήση με το Q2 CANCOAT. Είναι εξαιρετικά μαλακές,
χωρίς άκρα, και παρέχουν μια ομαλή κίνηση στην επιφάνεια και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο της άνισης
εφαρμογής. Η πετσέτα Q2M SUEDE είναι επίσης ιδανική για την αφαίρεση της ελαφριάς ομίχλης μετά από
την χρήση Q2 REPEL στα παράθυρα.

Πλύσιμο στο πλυντήριο, μέχρι 30°C.

Μην στεγνώνετε. Μη σιδερώνετε. Μην λευκάνετε.

Διαθέσιμα Μεγέθη: 10×10εκ., 20×20εκ., 40×40εκ.

The post Gyeon Q²M Suede appeared first on Crystal Clear.