Gyeon Q² View

ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Το πρωταρχικό καθήκον του GYEON Q2 VIEW είναι να αυξηθεί η ασφάλεια η δικιά σας και των συνεπιβατών σας
καθώς και άνεση της οδήγησης κάτω από δύσκολες οδικές συνθήκες. Όσο πιο δύσκολες είναι οι
συνθήκες οδήγησης τόσο πιο πολύ πρέπει ο οδηγός να επικεντρώνεται στην οδήγηση. Το Q2 VIEW
παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα του δρόμου κρατώντας τα παράθυρα καθαρά, αποθώντας το νερό
και τη βρωμιά επιτυγχάνοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαφάνεια.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ)

Υπάρχουν αρκετές υδροφοβικές επιστρώσεις που διατίθονται στην αγορά, που παρότι η επίδοσή τους
μπορεί να είναι ικανοποιητική, η αντοχή τους είναι υπό αμφισβήτηση. Το προϊόν μας συνδυάζει 2 από
τα πιο ποθητά χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο είδος προϊόντος. Παραμένει ένα από τα πιο
χρησιμοποιηθέντα προϊόντα στα παρμπρίζ για περιόδο έως και 12 μηνών και εγγυάται αμείωτη
αποστράγγιση των υδάτων ενώ στα πλευρικά παράθυρα μπορεί να διατηρηθεί έως και 36 μήνες.

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Το Q2 VIEW απωθεί το νερό και την βρώμα από την επιφάνεια των τζαμιών. Σε βροχερές ή νυχτερινές
συνθήκες οδήγησης είναι μια απαραίτητη βοήθεια, καθώς ο οδηγός θα μπορέσει να αντιληφθεί πιο
γρήγορα πιθανά εμπόδια και κινδύνους στον δρόμο.

ΚΑΘΑΡΑ ΤΖΑΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΝΑΤΗ ΒΡΟΧΗ

Η άνεση της χρήσης του προϊόντος αυξάνεται επίσης από την μείωση των σημαδιών που αφήνουν οι
υαλοκαθαριστήρες.

Περιεχόμενα Συσκευασίας: Q² CLEANSE 20ML / Q² REPEL 20ML / 2X APPLICATOR / 4X SUEDE / MANUAL
Διαθέσιμες Συσκευασίες: 20 ML
Διάρκεια: >12 μήνες / 20K km
Ταχύτητα εκκίνησης: 50 KP/H
Ανοχή Αlcohol: Full
Ανοχή PH: 2-11
Κατανάλωση: 20 ml /αυτοκίνητο

The post Gyeon Q² View appeared first on Crystal Clear.